BOI 2003 Tartu Estonia

Day: 1 Task: BARREL Language: LIT

Indas Į indą įpiltas tam tikras kiekis vandens ir į jį įdėta skirtingo dydžio ir skirtingo tankio kubelių. Tada dangtis uždedamas ir prispaudžiamas (jei reikia) kol pasiekia indo viršų.

Parašykite programą, kuri apskaičiuotų, koks bus vandens lygis inde.

Laikykite, kad:

• vandens tankumas lygus 1.0,

• į oro poveikį nekreipkite dėmesio,

• visi kubeliai pilnai telpa į indą,

• kubeliai nepasisuka ir vienas kito neliečia.

Pradiniai duomenys. Pirmoje pradinių duomenų bylos BARREL.IN eilutėje įrašyti trys realieji skaičiai — indo dugno plotas S (0 < S ≤ 1000), indo aukštis H (0 < H ≤ 1000) ir įpilto vandens tūris V (0 < V ≤ S · H). Antroje eilutėje įrašytas kubelių skaičius N (0 < N ≤ 1000). Toliau eina N eilučių, kiekvienoje kurių įrašyta po du kubelį nuskančius realiuosius skaičius — kubelio kraštinės ilgis L (0 < L ≤ 1000) ir kubelio tankumas D (0 < D ≤ 10).

Rezultatai. Pirmoje ir vienintelėje rezultatų bylos file BARREL.OUT eilutėje turi būti įrašytas vienas realusis skaičius — vandens lygis inde. Rezultatas nuo teisingos reikšmės negali skirtis daugiau nei 10^{−4} .

Pavyzdys. BARREL.IN 100 10 500 1 1 0.5

BARREL.OUT 5.0050

1/1